# ScriptBar

```mdx-code-block
<p style={{ "text-align": "center" }}>
  <img src={require("@site/static/img/showcase/scriptbar.webp").default} />
  <br />
</p>
```

[ScriptBar](https://GitHub.com/raguay/ScriptBarApp) 是一个用于显示脚本或 [Node-Red](https://nodered.org) 服务器输出的程序。 它运行 EmailIt 程序中定义的脚本，并显示输出结果。 可以使用来自 xBar 或 TextBar 的脚本，但目前只有 TextBar 的脚本运行良好。 它还可以显示你系统中的脚本输出。 ScriptBar 并没有把它们放在菜单栏中，而是提供一个方便的窗口，方便用户查看。 你可以使用多个标签页来显示不同的内容。 还可以保留访问次数最多的网站链接。
