# オーバースクロール

[オーバースクロール](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/overscroll-behavior)は、ページコンテンツの境界を越えてスクロールした際に発生する"バウンス効果"です。 この効果はモバイルアプリでよく見かけます。 CSSを使用することでこの効果を無効化できます:

```css
html {
  height: 100%;
  overflow: hidden;
}
```
