# Optimus

```mdx-code-block
<p style={{ "text-align": "center" }}>
  <img src={require("@site/static/img/showcase/optimus.webp").default} />
  <br />
</p>
```

[Optimus](https://github.com/splode/optimus)は、画像最適化のためのデスクトップアプリケーションです。 WebP、JPEG、PNG形式画像の相互変換や圧縮をサポートしています。
