---
sidebar_position: 10
---

# Hello World

Цель этого урока — запустить наиболее базовое приложение, использующее Wails. Вы сможете:

- Создавать новое Wails приложение
- Собирать приложение
- Запускать приложение

:::note
В этом уроке в качестве целевой платформы используется Windows. Вывод будет варьироваться в
зависимости от вашей операционной системы.
:::

## Создавать новое Wails приложение

Чтобы создать новое Wails приложение, использующее стандартный шаблон JS, вам нужно выполнить следующую команду:

```bash
wails init -n helloworld
```

Вы должны увидеть что-то похожее на следующее:

```
Wails CLI v2.0.0

Initialising Project 'helloworld'
---------------------------------

Project Name:      helloworld
Project Directory: C:\Users\leaan\tutorial\helloworld
Project Template:  vanilla
Template Support:  https://wails.io

Initialised project 'helloworld' in 232ms.
```

Это создаст новый каталог под названием `helloworld` в текущей директории. В этом каталоге вы найдете несколько файлов:

```
build/       - Содержит файлы сборки + собранное приложение
frontend/    - Содержит файлы интерфейса
app.go       - Содержит код приложения
main.go      - Основная программа с настройками приложения
wails.json   - Файл настройки проекта
go.mod       - Файл модуля Go
go.sum       - Файл контрольной суммы модуля Go
```

## Собирать приложение

Чтобы собрать приложение, перейдите в новую директорию `helloworld` и запустите следующую команду:

```bash
wails build
```

Вы должны увидеть что-то похожее на следующее:

```
Wails CLI v2.0.0

App Type:               desktop
Platforms:              windows/amd64
Compiler:               C:\Users\leaan\go\go1.18.3\bin\go.exe
Build Mode:             Production
Skip Frontend:          false
Compress:               false
Package:                true
Clean Build Dir:        false
LDFlags:                ""
Tags:                   []
Race Detector:          false

Building target: windows/amd64
------------------------------
  - Installing frontend dependencies: Done.
  - Compiling frontend: Done.
  - Generating bundle assets: Done.
  - Compiling application: Done.
Built 'C:\Users\leaan\tutorial\helloworld\build\bin\helloworld.exe' in 10.616s.
```

Приложение собрано и сохранено в папке `build/bin`.

## Запускать приложение

Если мы откроем папку `build/bin` в Проводнике, то увидим исполняемый файл проекта:

<div class="text--center">
  <img
    src={require("@site/static/img/helloworld-app-icon.webp").default}
    width="134px"
  />
</div>

<br />

Мы можем запустить его, просто дважды щелкнув по файлу `helloworld.exe`.

На Mac, Wails генерирует файл `helloworld.app` который может быть запущен двойным щелчком.

На Linux вы можете запустить приложение с помощью файла `./helloworld` из папки `build/bin`.

Вы должны видеть приложение, работающее так, как ожидалось:

<div class="text--center">
  <img
    src={require("@site/static/img/windows-default-app.webp").default}
    width="50%"
    className="screenshot"
  />
</div>
<br />
